
\chapter{Interface}

\section{Contrôle}

\subsection{Commande du ventilateur}

\subsection{Commande de l'alarme}

\section{Afficheur 7-segments}

\section{LCD}



\chapter{Alarme}

\section{Detection du niveau sonore}

\subsection{Câblage du microphone}

\subsection{Amplification}

\subsection{Detection de niveau sonore}


\section{Génération du son}

\subsection{Horloge du CODEC}

\subsection{Génération du son}


\section{Sortie vers le haut-parleur}



\chapter{Ventilation}

\section{Détection de la température}

\subsection{Câblage du détecteur}

\subsection{Detection de niveau de température}


\section{PWM (Pulse Width Modulation)}


\section{Commande du ventilateur}



